From 88c62403d518fdf0c1afe38f09a0269b75fdb1df Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "David A. Madore" <david+git@madore.org>
Date: Mon, 12 Apr 2021 03:19:07 +0200
Subject: Finalize test.

---
 controle-20210414.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'controle-20210414.tex')

diff --git a/controle-20210414.tex b/controle-20210414.tex
index 282248c..e0cad88 100644
--- a/controle-20210414.tex
+++ b/controle-20210414.tex
@@ -99,9 +99,9 @@ L'usage des appareils électroniques est interdit.
 Durée : 2h
 
 \ifcorrige
-Ce corrigé comporte \textcolor{red}{nnn} pages (page de garde incluse).
+Ce corrigé comporte 9 pages (page de garde incluse).
 \else
-Cet énoncé comporte \textcolor{red}{nnn} pages (page de garde incluse).
+Cet énoncé comporte 4 pages (page de garde incluse).
 \fi
 
 \vfill
-- 
cgit v1.2.3

