From c88d42eb333f367671940cc1961e8fc347f33cd0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "David A. Madore" <david+git@madore.org>
Date: Thu, 7 Apr 2022 22:26:02 +0200
Subject: Fix page count.

---
 controle-20220413.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'controle-20220413.tex')

diff --git a/controle-20220413.tex b/controle-20220413.tex
index 9d33689..699743d 100644
--- a/controle-20220413.tex
+++ b/controle-20220413.tex
@@ -106,7 +106,7 @@ Durée : 2h
 \ifcorrige
 Ce corrigé comporte 9 pages (page de garde incluse).
 \else
-Cet énoncé comporte 4 pages (page de garde incluse).
+Cet énoncé comporte 5 pages (page de garde incluse).
 \fi
 
 \vfill
-- 
cgit v1.2.3

