From df8ecb6431fc538c8a6c4657d4bee59aa52a5ee7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "David A. Madore" <david+git@madore.org>
Date: Thu, 2 Feb 2017 15:38:30 +0100
Subject: Indicative grading.

---
 controle-20170207.tex | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

(limited to 'controle-20170207.tex')

diff --git a/controle-20170207.tex b/controle-20170207.tex
index 2eae903..4606537 100644
--- a/controle-20170207.tex
+++ b/controle-20170207.tex
@@ -107,6 +107,8 @@ L'usage des appareils électroniques est interdit.
 
 Durée : 1h30
 
+Barème \emph{indicatif} : 8 points par exercices
+
 \ifcorrige
 Ce corrigé comporte 10 pages (page de garde incluse)
 \else
-- 
cgit v1.2.3

