From f05cf471c2165ebf3bf7eb9bb0260aa5732680c7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "David A. Madore" <david+git@madore.org>
Date: Mon, 19 Mar 2018 14:27:16 +0100
Subject: Prepare for printing.

---
 controle-20180322.tex | 20 ++++++++++++--------
 1 file changed, 12 insertions(+), 8 deletions(-)

(limited to 'controle-20180322.tex')

diff --git a/controle-20180322.tex b/controle-20180322.tex
index 94058dd..221991e 100644
--- a/controle-20180322.tex
+++ b/controle-20180322.tex
@@ -77,13 +77,13 @@
 \date{22 mars 2018}
 \maketitle
 
-{\footnotesize
-\immediate\write18{sh ./vc > vcline.tex}
-\begin{center}
-Git: \input{vcline.tex}
-\end{center}
-\immediate\write18{echo ' (stale)' >> vcline.tex}
-\par}
+%% {\footnotesize
+%% \immediate\write18{sh ./vc > vcline.tex}
+%% \begin{center}
+%% Git: \input{vcline.tex}
+%% \end{center}
+%% \immediate\write18{echo ' (stale)' >> vcline.tex}
+%% \par}
 
 \pretolerance=8000
 \tolerance=50000
@@ -109,8 +109,12 @@ Durée : 1h30
 
 Barème \emph{indicatif} : $7+8+5$ points.
 
+(La longueur de l'exercice 3 ne doit pas effrayer : les réponses
+attendues sont plus courtes que les questions puisqu'il s'agit de lire
+et de commenter des raisonnements déjà écrits.)
+
 \ifcorrige
-%Ce corrigé comporte 7 pages (page de garde incluse)
+Ce corrigé comporte 8 pages (page de garde incluse)
 \else
 Cet énoncé comporte 4 pages (page de garde incluse)
 \fi
-- 
cgit v1.2.3

