From 54986174f0303bf568bb10ec45a7498e76dec3cf Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "David A. Madore" <david+git@madore.org>
Date: Tue, 15 Jun 2021 23:33:21 +0200
Subject: Front page.

---
 controle-20210618.tex | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'controle-20210618.tex')

diff --git a/controle-20210618.tex b/controle-20210618.tex
index 03171a2..a2bf362 100644
--- a/controle-20210618.tex
+++ b/controle-20210618.tex
@@ -99,12 +99,12 @@ L'usage des appareils électroniques est interdit.
 
 Durée : 1h30
 
-Barème \emph{indicatif} : \textcolor{red}{à remplir}
+Barème \emph{indicatif} : 8+7+5.
 
 \ifcorrige
-Ce corrigé comporte \textcolor{red}{nnn} pages (page de garde incluse)
+Ce corrigé comporte \textcolor{red}{nnn} pages (page de garde incluse).
 \else
-Cet énoncé comporte \textcolor{red}{nnn} pages (page de garde incluse)
+Cet énoncé comporte 3 pages (page de garde incluse).
 \fi
 
 \vfill
-- 
cgit v1.2.3

