From 703a0a8c4b65e24427e67440a720ec41c3c7e995 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "David A. Madore" <david+git@madore.org>
Date: Tue, 10 Jan 2017 15:45:05 +0100
Subject: Add warning about work in progress.

---
 notes-inf105.tex | 12 ++++++++++++
 1 file changed, 12 insertions(+)

(limited to 'notes-inf105.tex')

diff --git a/notes-inf105.tex b/notes-inf105.tex
index b09ce0a..0f67711 100644
--- a/notes-inf105.tex
+++ b/notes-inf105.tex
@@ -84,6 +84,18 @@ Git: \input{vcline.tex}
 %
 %
 
+{\color{red}\textbf{Mise en garde :} Ce document est \emph{inachevé et
+    en cours de rédaction}.  Il a été très peu relu, et il est donc
+  probable qu'il contienne de nombreuses erreurs, y compris dans les
+  parties à peu près terminées.  La numérotation des parties, et à
+  plus forte raison des sous-parties est sujette à modification ; la
+  terminologie pourrait également être amenée à évoluer.  Consulter la
+  ligne « Git » ci-dessus pour la date de dernière modification ;
+  l'historique complet est disponible sur
+  \url{http://git.madore.org/cgit/teach/inf105.git/} ; ne pas hésiter
+  à faire remonter à l'auteur toutes sortes de corrections,
+  suggestions d'amélioration ou questions sur le fond.\bigbreak}
+
 {\footnotesize
 \tableofcontents
 \par}
-- 
cgit v1.2.3

