From fc777cc5f025c35407f570db722516d71b05fa8b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "David A. Madore" <david+git@madore.org>
Date: Sun, 29 Oct 2017 00:01:15 +0200
Subject: More additions to index.

---
 notes-inf105.tex | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'notes-inf105.tex')

diff --git a/notes-inf105.tex b/notes-inf105.tex
index fcca541..6bb7d6d 100644
--- a/notes-inf105.tex
+++ b/notes-inf105.tex
@@ -4542,7 +4542,7 @@ remplacer des symboles au sommet de la pile.
 
 {\footnotesize
 
-De façon plus formelle, un automate à pile non déterministe est la
+De façon plus formelle, un \index{automate à pile}automate à pile non déterministe est la
 donnée d'un ensemble fini $Q$ d'états, d'un ensemble $I \subseteq Q$
 d'états dits initiaux, d'un ensemble $F \subseteq Q$ d'états dits
 finaux, d'un ensemble fini $\Gamma$ appelé alphabet de pile, et d'une
@@ -4627,14 +4627,14 @@ aSbS \,|\, \varepsilon$, on peut écarter la règle $S \rightarrow
 pour analyser les langages définis par des grammaires hors contexte
 (supposées \emph{au minimum} inambiguës) :
 \begin{itemize}
-\item Les analyseurs LL procèdent de façon \emph{descendante} (en
+\item Les analyseurs \defin[LL (analyse)]{LL} procèdent de façon \emph{descendante} (en
   anglais « top-down »), parcourent le mot depuis la gauche (« L ») et
   génèrent la dérivation gauche (« L ») de l'arbre d'analyse fabriqué,
   en partant de la racine et en descendant jusqu'aux
   feuilles\footnote{En botanique, un arbre a la racine en bas et les
     feuilles en haut ; en informatique, on les représente plutôt
     racine en haut et feuille en bas.}.
-\item Les analyseurs LR procèdent de façon \emph{ascendante} (en
+\item Les analyseurs \defin[LR (analyse)]{LR} procèdent de façon \emph{ascendante} (en
   anglais « bottom-up »), parcourent le mot depuis la gauche (« L »)
   et génèrent la dérivation droite (« R ») de l'arbre d'analyse
   fabriqué, en partant des feuilles et en remontant jusqu'aux racines.
-- 
cgit v1.2.3

