From 3dd2bb690a59167a6399424b714beae28d4cb7df Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "David A. Madore" <david+git@madore.org>
Date: Sun, 25 Jan 2026 20:23:39 +0100
Subject: Remove spurious \iftrue / \if that were used for testing.

---
 controle-20260126.tex | 5 -----
 1 file changed, 5 deletions(-)

(limited to 'controle-20260126.tex')

diff --git a/controle-20260126.tex b/controle-20260126.tex
index 7703669..d051c48 100644
--- a/controle-20260126.tex
+++ b/controle-20260126.tex
@@ -128,8 +128,6 @@ Git: \input{vcline.tex}
 
 \pagebreak
 
-\iftrue
-
 
 %
 %
@@ -577,9 +575,6 @@ Qed.
 \end{corrige}
 
 
-\fi
-
-
 %
 %
 %
-- 
cgit v1.2.3

