From d589dd5b78bf4e1857f14d1b638f4b0a51c29b19 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "David A. Madore" <david+git@madore.org>
Date: Wed, 24 Jun 2020 17:00:50 +0200
Subject: Clarify instructions.

---
 controle-2020qcm.tex | 13 +++++++------
 1 file changed, 7 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'controle-2020qcm.tex')

diff --git a/controle-2020qcm.tex b/controle-2020qcm.tex
index 1a0bde1..3129406 100644
--- a/controle-2020qcm.tex
+++ b/controle-2020qcm.tex
@@ -76,9 +76,10 @@
 
 Ce contrôle de connaissances est un QCM (questionnaire à choix
 multiples).  Chaque question admet une unique réponse correcte.  Les
-questions sont totalement indépendantes les unes des autres.  La
-sélection des questions et l'ordre ont été tirés aléatoirement et
-n'obéissent donc à aucune logique particulière.
+questions sont totalement indépendantes les unes des autres (mais
+certaines peuvent se ressembler).  La sélection des questions et
+l'ordre ont été tirés aléatoirement et n'obéissent donc à aucune
+logique particulière.
 
 La réponse est attendue sous forme d'une liste de numéros de question
 suivie de la réponse proposée : par exemple, « \verb=1A 2B 4D= » pour
@@ -86,9 +87,9 @@ signifier que la réponse proposée à la question 1 est (A), la réponse
 proposée à la question 2 est (B), et la réponse proposée à la
 question 4 est (D).
 
-Une réponse incorrecte sera (deux fois) plus fortement pénalisée
-qu'une absence de réponse : il est donc préférable de ne pas répondre
-à une question que de répondre aléatoirement.
+Une réponse incorrecte sera (possiblement jusqu'à deux fois) plus
+fortement pénalisée qu'une absence de réponse : il est donc préférable
+de ne pas répondre à une question que de répondre aléatoirement.
 
 \medbreak
 
-- 
cgit v1.2.3

